爱游戏ayx官网平台

信息门户 外网入口 加入收藏
信息门户 外网入口 加入收藏

爱游戏ayx官网平台:首页

爱游戏ayx官网平台:通知爱游戏ayx官网平台

当前位置: 首页 >> 通知爱游戏ayx官网平台 >> 正文

爱游戏ayx官网平台:爱游戏ayx官网平台校园广播视频音响系统运维服务外包项目比选爱游戏ayx官网平台

来源: 时间:2023年10月16日 09:00 作者: 点击:

爱游戏ayx官网平台校园广播视频音响系统运维服务外包项目比选爱游戏ayx官网平台


一、项目概况与比选范围

(一)比选范围

本项目为爱游戏ayx官网平台校园广播视频音响系统运行维护服务。

(二)项目内容

1.爱游戏ayx官网平台校园广播视频音响系统的运行管理和维护。

2.根据用户的要求随时提供运行服务。

3.需提供1-2人现场驻点管理与服务。

4.自备一套小型户外音响设备。

5.服务期:一年。

(具体内容详见比选方案)

二、比选人资格要求

(一)基本资格

1.具有独立企业法人资格,能够独立承担民事责任及履行合同的能力;

2.具有完成本项目相应从业经历证明和良好的业绩和信誉力

3.具有良好的商业信誉,在经营活动中没有违法、违纪或不良记录。

(二)资格审查

报名时一并进行。

三、比选报名

(一)报名时间

20231016日至20231018日,每天上午9:30时至11:00分;下午14:30时至16:00分(双休日及法定节假日除外)。

(二)报名地点

安顺职院新校区综合楼615办公室

联系人:杨老师 联系电话:18785371636

(三)注意事项

1.不接受电话报名;

2.比选申请人须携带原件:法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、被授权人身份证、营业执照、税务登记证(“三证合一”企业不需提供)、组织机构代码证(“三证合一”企业不需提供)等资料,同时提供以上资料复印件加盖公章一套。

四、比选时间及地点

比选时间为2023 1019日上午10:30时;地点为安顺职院新校区办公楼六楼620会议室。


爱游戏ayx官网平台

20231015


上一条:爱游戏ayx官网平台球探网即时比分手机公开征集2024年春季学期教材选用的爱游戏ayx官网平台

下一条:爱游戏ayx官网平台2023年第三次面向社会公开引进人才体检合格进入考察环节考生名单公示

爱游戏ayx官网平台:联系方式

 贵州省安顺市西秀区工业园区两六路爱游戏ayx官网平台       邮编:561000

 党政办: 0851-33238255  纪委办:0851-38107544  招就处:0851-33229847

书记信箱: aszydwb@163.com

院长信箱: aszy_yzxx@163.com

爱游戏ayx官网平台:关注我们

黔ICP备18008347号 贵公网安备 52040202000103号

爱游戏app资助意甲丨集团有限公司